LIBRARY EXT_DATE

EXETYPE WINDOWS

DESCRIPTION 'CopyPaste External'
CODE MOVEABLE LOADONCALL DISCARDABLE
DATA MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE 1024
EXPORTS CP_ENTRYPOINT
